0.01

0.1

1

10

100

1000

0.02

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.8 0.9

2 3 4 5 6 78 9

20 30 40 50 60 7080 90

200 300 400 500 600 700800 900

Δ σ(bar) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

M

0.01

0.1

1

10

100

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2

3

4 5 6 7 8 9

20

30

40 50 60 70 80 90 f_0 (Hz)

1e + 09

1e + 10

1e + 11

1e + 12

1e + 13

1e + 14

1e + 15

1e + 16

1e + 17

1e + 18

1e + 19

1e + 20

1e + 21

1e + 22

1e + 23

M_0 (Nm)

0.001

0.01

0.1

1

10

100

0.002

0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009

0.02

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.8 0.9

2 3 4 5 6 78 9

20 30 40 50 60 7080 90

(MPa) 0.1

1

10

100

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08 0.09

0.2

0.3

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2

3

4 5 6 7 8 9

20

30

40 50 60 70 80 90

r (km)