1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2 R

1

2

3

4

5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

k

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

σ_μ (ln) 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17

0.18

0.19 0.2 0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.3

(log_{10} ) R = exp(0.5kσ^2_μ )