100

1000

200

300

400

500

600

700

800

900

2000

120

140

160

180

250

1200

1400

1600

1800

yrs

Limited damage

Significan t damage

Near collapse

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 0.8 0.9

2

b = 1.00

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8 0.9

2

b = 1.00

0.001

0.01

0.0005

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0.0025

1/yrs

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 0.7 0.8 0.9

2

b = 1.25

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 0.8 0.9

2

b = 1.25

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 0.8

0.9

2

b = 0.75

0.1

1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 0.8

0.9

2

b = 0.75

10

100

2

3

4

5

6

7

8 9

20

30

40

50

60

70

80 90

200

300

400

500

600 Lower

10

100

1000

5

6

7

8 9

20

30

40

50

60

70

80 90

200

300

400

500

600

700

800 900

12

14

16 18

25

120

140

160 180

250

1200

1400

1600

1800

Upper

N(M_0 = 4.5) PGA or SA(1s) (cm/s^2) AFE or T