0.1

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.12

0.14

0.16

0.18

Thres. PGA (g)

0.01

0.1

1

10

0.009

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2

3 4 5 6 7 8 9

20

30 40 50 Daily prob. M≥ 4

1

10

2

3 4 5 6 7 8 9

20

30

Days

1

10

100

1000

1e + 04

2

3 4 5 6 7 8 9

20

30 40 50 60 70 80 90

200

300 400 500 600 700 800 900

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Loss mitigated/Cost

0.1

1

10

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 0.7 0.8 0.9

2

3

4

5

6 7 8 9 Benefit-to-cost ratio

R_1 R_2